Puisque le bruit de phase est issu du bruit de Gabor, nous pouvons faire varier
le nombre de bi-lobes et obtenir différents types de rendu:
\begin{figure}[!htb]
    \centering
    \includegraphics[width=0.9\linewidth]{Images/phasor_var_nb_bilobes.png}
    \caption{Bruit de phase avec 3, 4, 6 et 32 bi-lobes avec orientations équitablement réparties sur $\pi$}
    \label{img:phasor-lobes}
\end{figure}

Le bruit de phase permet également de contrôler les champs de phases.
Nous pouvons bien entendu combiner le bruit de phase avec un PWM afin de le
transformer, et on peut également agir sur les orientations.
Nous pouvons voir tout cela sur la figure \ref{img:phasor-transfo}.
\begin{figure}[!htb]
    \centering
    \includegraphics[width=0.9\linewidth]{Images/phasor_multiple_var.png}
    \caption{\textbf{Colonnes, de gauche à droite:}contrôle des champs, contrôle de fréquences, contrôle PWM sur la largeur, contrôle d'orientation, et tout confondus}
    \label{img:phasor-transfo}
\end{figure}
\newpage

